2014 Rhif 462 (Cy. 55)
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cymru
Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2014
Gwnaed 1 Mawrth 2014
Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru 4 Mawrth 2014
Yn dod i rym 1 Ebrill 2014

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adrannau 128, 129, 130, a 203(9) a (10) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006.
2006 p.42.