2012 Rhif 1893 (Cy.229)
Y GWASANAETH IECHYD GWLADOL, CYMRU
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2012
Gwnaed 17 Gorffennaf 2012
Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru 19 Gorffennaf 2012
Yn dod i rym 1 Medi 2012

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan adrannau 125 a 203(9) a (10) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru 2006).
2006, p.42.