YR ATODLEN DOSBARTHAU AR LEOEDD TÅN SY'N ESEMPT
1 Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod “B0430408_en” dyddiedig Gorffennaf 2009.