ATODLEN 1 DIWYGIO CYNLLUN PENSIWN Y DYNION TâN (CYMRU)
70 Yn rheol K1 (dileu pensiwn afiechyd a phensiwn anaf)—
(a) ym mharagraff (1)—
(i) yn lle “fire authority”, rhodder “fire and rescue authority”; a
(ii) yn is-baragraff (c), yn lle “could not have been required to retire on account of age”, rhodder “would not have attained normal pension age”;
(b) ym mharagraff (2), yn lle “The fire authority”, rhodder “The fire and rescue authority”; ac
(c) ym mharagraff (4)—
(i) yn lle “service in the brigade”, rhodder “employment with the fire and rescue authority”; a
(ii) yn lle is-baragraff (a), rhodder—

“(a) the fire and rescue authority shall permit him to resume service forthwith in a role at a level equivalent to, or higher than, that which he had when he retired with the pension, and”

.