ATODLEN 2 DIDDYMIADAU
(a gyflwynwyd gan adran 54)
Teitl byr a phennod	Graddau'r diddymiad
Deddf Iechyd Meddwl 1983 (p. 20)	Yn adran 130C, is-adrannau (5) a (6).
Atod. 2 ddim mewn grym ar Gymeradwyaeth Frenhinol, gweler a. 55(3)
Atod. 2 mewn grym ar 3.1.2012 at ddibenion penodedig gan O.S. 2011/3046, ergl. 2(l) (ynghyd ag ergl. 5)
Atod. 2 mewn grym ar 2.4.2012 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym gan O.S. 2011/3046, ergl. 3(k) (ynghyd ag ergl. 5)